//###########################################################################
//This file is generated by Microchip Application Maestro
//DO NOT MODIFY MANUALLY
//###########################################################################
#ifndef  _UARTIntC_DEF
#define _UARTIntC_DEF
#ifndef UART_CLOCK_FREQ
#define UART_CLOCK_FREQ      20000000
#endif
#define UARTINTC_TXON
#define UARTINTC_RXON
#define UARTINTC_BAUDRATE 9600
#define UARTINTC_TX_BUFFER_SIZE 68
#define UARTINTC_RX_BUFFER_SIZE 68
#endif
